Aluminium schrikhekplank open profiel met BB16 reflectiefolie Klasse 3

Aluminum schrikhekplank open profiel voorzien van Avery BB16 reflectiefolie Klasse 3.
Reflectie conform de CROW regelgeving voor materialen tijdens werkzaamheden aan de openbare weg.

The post Aluminium schrikhekplank open profiel met BB16 reflectiefolie Klasse 3 appeared first on Barrera afzethekken.nl specialist in tijdelijke afzetmaterialen.