Glasvezel schrikhekplank met BB16 reflectiefolie Klasse 3

Kunststof schrikhekplank voorzien van Avery BB16 reflectiefolie Klasse 3 (de hoogste klasse).
Reflectie conform de CROW regelgeving voor materialen tijdens werkzaamheden aan de openbare weg.
Voor deze plank zijn afdekkappen van glasvezelversterkt kunststof verkrijgbaar.

The post Glasvezel schrikhekplank met BB16 reflectiefolie Klasse 3 appeared first on Barrera afzethekken.nl specialist in tijdelijke afzetmaterialen.