Aluminium schrikhekplank één sleuf profiel met BB16 reflectiefolie Klasse 3

Aluminum schrikhekplank 1 sleuf profiel (20 cm hoog) voorzien van BB16 reflectiefolie Klasse 3 (de hoogste klasse).
Reflectie conform de CROW regelgeving voor materialen tijdens werkzaamheden aan de openbare weg.

The post Aluminium schrikhekplank één sleuf profiel met BB16 reflectiefolie Klasse 3 appeared first on Barrera afzethekken.nl specialist in tijdelijke afzetmaterialen.